大同華嚴寺的歷史變遷
edition published: 2024-06-16-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

臣明 曹, Chenming Cao, 大同華嚴寺的歷史變遷, 大同華嚴寺的歷史變遷, Da tong hua yan si de li shi bian qian, Datong huayan si de lishi bianqian, https://architecturasinica.org/bibl/3E4JZ6IX, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/3E4JZ6IX, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/3E4JZ6IX, 山西大同大學學報(社會科學版), 26, 2012, 35-42, 大同華嚴寺，是遼代在舊寺院基礎上興建的具有與皇家祖廟功能相結合的寺院。 在遼、金、元時期，寺院規模宏大，高僧輩出。 元末明初遭毀壞後未能完整修復，明中期分為上、下兩部分，其中以海慧殿修復、大雄寶殿內塑像的工程最大，佈局上受禪宗的一些影響。 清代華嚴寺單體建築變小，佈局上反映的教義較複雜，加入儒、釋、道等多種複雜成分。

曹臣明. “大同華嚴寺的歷史變遷.” 山西大同大學學報(社會科學版) 26, no. 02 (2012): 35–42.

[...]

曹臣明, 大同華嚴寺的歷史變遷, 山西大同大學學報(社會科學版) 26, no. 02 (2012): 35–42.