唐长安大明宫含元殿原状的探讨
edition published: 2024-03-12-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

熹年 傅, Xinian Fu, 唐长安大明宫含元殿原状的探讨, 唐長安大明宮含元殿原狀的探討, Tang changan da ming gong han yuan dian yuan zhuang de tan tao, Tang Chang'an daminggong hanyuandian yuanzhuang de tantao, https://architecturasinica.org/bibl/8P83U9PI, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/8P83U9PI, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/8P83U9PI, 文物, 文物, Wen wu, Wenwu, 1973, 30-48, <正> 大明宫在唐长安城外,紧靠北城墙东段,原是隋代禁苑的一部分。唐太宗李世民贞观八年(公元634年)就其地建永安宫,次年改名大明宫,准备给太上皇李渊居住。其后约三十年,唐高宗李治再修大明宫,改名蓬莱宫,于龙朔二年(公元662年)自城内旧宫太极宫迁居。因为它在太极宫之东,故称"东内",相应称太极宫为"西内"。含元殿是"东内"中轴线上第一座殿,南对"东内"正门丹风门。它是举行元旦、冬至大朝会和

傅熹年. “唐长安大明宫含元殿原状的探讨.” 文物, no. 07 (1973): 30–48. http://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbname=CJFD1979&filename=WENW197307005&dbcode=CJFD.

[...]

傅熹年, 唐长安大明宫含元殿原状的探讨, 文物, no. 07 (1973): 30–48, http://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbname=CJFD1979&filename=WENW197307005&dbcode=CJFD.