唐長安慈恩寺大雁塔初創形制破解
edition published: 2024-03-12-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

鴻勛 楊, Hongxun Yang, 唐長安慈恩寺大雁塔初創形制破解, 唐長安慈恩寺大雁塔初創形制破解, Tang Chang'an Ci en si Da yan ta chu chuang xing zhi po jie, Tang Changan Ci'ensi Dayanta chuchuang xingzhi pojie, https://architecturasinica.org/bibl/9MZGZAHX, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/9MZGZAHX, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/9MZGZAHX, 城市與設計學報, 城市與設計學報, Cheng shi yu she ji xue bao, Chengshi yu sheji xuebao, 2007, 1 - 10, 西安市現存的慈恩寺大雁塔被導遊者解說為“唐代建築”，但是由於它經過明代大修，已面目全非，所以在《中國古代建築史》中不予收錄。歷來建築史家認為唐初創時的大雁塔形制已無從知曉，所以此塔原狀就成了千古之謎。 其實，唐代玄奘法師到印度取經歸來、經皇帝批准在長安慈恩寺按照他帶回的圖樣建造的大雁塔，其所本的原形－佛陀迦耶精舍，在玄奘所著《大唐西域記》中是有記載的。印度現存的這座塔也是經過大修而改變了面貌的，如果知道玄奘當時所看到的佛陀迦耶精舍的式樣，將它與現存大雁塔對照考察，則初創時的真相就可大白於天下了。經過多年的查找，終於找到了印度佛陀迦耶精舍原狀的材料。於是不但破解了大雁塔初創形制之謎，而且考證出武則天時改建的式樣以及晚唐維修後的式樣。從而澄清了“大雁塔曾經推倒重建”的說法。

楊鴻勛. “唐長安慈恩寺大雁塔初創形制破解.” 城市與設計學報, no. 18 (2007): 1–10.

[...]

楊鴻勛, 唐長安慈恩寺大雁塔初創形制破解, 城市與設計學報, no. 18 (2007): 1–10.