佛光寺东大殿尺度规律探讨
edition published: 2024-03-12-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

旻 肖, Min Xiao, 佛光寺东大殿尺度规律探讨, 佛光寺東大殿尺度規律探討, Fo guang si dong da dian chi du gui lv tan tao, Foguang si dongdadian chidu guilv tantao, https://architecturasinica.org/bibl/J8G3N2SD, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/J8G3N2SD, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/J8G3N2SD, 建筑学报, 建築學報, Jian zhu xue bao, Jianzhu xuebao, 2017, 37-42, 基于《佛光寺东大殿建筑勘察研究报告》的数据和研究成果,文章对其尺度规律研究部分予以详细的分析评述,对佛光寺东大殿的尺度规律提出了以足材为模数的新见解,并尝试建构理想设计模型以呈现大木作尺度之间的关系;同时也对《营造法式》的相关内容展开了讨论。

肖旻. “佛光寺东大殿尺度规律探讨.” 建筑学报, no. 06 (2017): 37–42.

[...]

肖旻, 佛光寺东大殿尺度规律探讨, 建筑学报, no. 06 (2017): 37–42.