福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓“大佛样”建筑的关系
edition published: 2024-03-12-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

熹年 傅, Xinian Fu, 福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓“大佛样”建筑的关系, 福建的幾座宋代建築及其與日本鎌倉“大佛樣”建築的關係, Fujian de ji zuo Song dai jian zhu ji qi yu Riben Liancang da fo yang jian zhu de guan xi, Fujian de jizuo Songdai jianzhu jiqi yu Riben Liancang dafoyang jianzhu de guanxi, https://architecturasinica.org/bibl/KBENFNYG, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/KBENFNYG, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/KBENFNYG, 建筑学报, 1981, 68-77, <正> 福建省解放以后发现了福州华林寺大殿、莆田玄妙观三清殿和泰宁甘露庵三处宋代木构建筑。它们除具有宋代建筑的一般特点,并由于地区偏僻,在某种程度上保存着一些更为古老的做法外,还有很浓厚的地方特色,为研究宋代和宋以前南方建筑的发展提供了重要史料。尤其值得注意的是,那些福建地区的建筑特色和日本镰仓时期从中国南宋传过去的“大佛样”建筑极为相像,证明“大佛样”是传自南宋福建的地方建筑式样,为了解古代中日两国文化交流提供了重要的物证。

傅熹年. “福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓‘大佛样’建筑的关系.” 建筑学报, no. 04 (1981): 68–77.

[...]

傅熹年, 福建的几座宋代建筑及其与日本鎌仓‘大佛样’建筑的关系, 建筑学报, no. 04 (1981): 68–77.