沈阳故宫建筑天花的特点及设计理念
edition published: 2024-03-12-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

晗 孔, Han Kong, 沈阳故宫建筑天花的特点及设计理念, 沈陽故宮建築天花的特點及設計理念, Shen yang gu gong jian zhu tian hua de te dian ji she ji li nian, Shenyang gugong jianzhu tianhua de tedian ji sheji linian, https://architecturasinica.org/bibl/N35CG6C9, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/N35CG6C9, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/N35CG6C9, 沈阳故宫博物院院刊, 2010, 115-119+5, <正>沈阳故宫是清入关前具有满族建筑风格的皇家宫殿建筑,由于建筑本身内容十分丰富,长期以来一直受到众多学者的关注。本人经过对前辈的研究成果加以整理,发现对盛京皇宫天花的研究尚显不足,也并无专文研究。因此,本文将就沈阳故宫建筑天花的特点及设计理念与专家学者进行探讨,希望以此能对宫殿建筑的研究有所稗益。

孔晗. “沈阳故宫建筑天花的特点及设计理念.” 沈阳故宫博物院院刊, no. 1 (2010): 115-119+5.

[...]

孔晗, 沈阳故宫建筑天花的特点及设计理念, 沈阳故宫博物院院刊, no. 1 (2010): 115-119+5.