山西定襄关王庙考察札记
edition published: 2024-03-12-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

子奇 王, Ziqi Wang, 山西定襄关王庙考察札记, 山西定襄關王廟考察札記, Shanxi dingxiang guan wang miao kao cha zha ji, Shanxi dingxiang guanwangmiao kaocha zhaji, https://architecturasinica.org/bibl/NH2V5JCL, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/NH2V5JCL, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/NH2V5JCL, 山西大同大学学报(社会科学版), 山西大同大學學報(社會科學版), Shanxi datong da xue xue bao (she hui ke xue ban), Shanxi datong daxue xuebao (shehui kexue ban), 23, 2009, 23-27+30, 本文在前人研究基础上,结合对山西定襄关王庙大殿现存木构建筑和相关文献的梳理,认为定襄关王庙大殿在北宋宣和五年(1123年)初建时,前檐应为三开间,使用制同后檐的阑普组合,且平柱应在现明间两侧补间铺作下。元至正年间对大殿进行修葺时,前檐改用檐额,并改换前檐平柱,移至今天的位置。定襄关王庙大殿是檐额制度在元代继续使用的重要例证。通过对檐额做法和金代早期木构建筑使用内额做法的分析,笔者认为,二者在做法上应具有一定的渊源关系。

王子奇. “山西定襄关王庙考察札记.” 山西大同大学学报(社会科学版) 23, no. 04 (2009): 23-27+30. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFR&dbname=CJFD2009&filename=DTZJ200904009&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNXaEd1dmtCemw4MzFzR2FhRG10ZGp0MHFXMD0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&v=MjMxMTdZUjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSTE9mWmVkcEZ5emdWYnpCSVRuUlpMRzRIdGpNcTQ5RmI=.

[...]

王子奇, 山西定襄关王庙考察札记, 山西大同大学学报(社会科学版) 23, no. 04 (2009): 23-27+30, http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFR&dbname=CJFD2009&filename=DTZJ200904009&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNXaEd1dmtCemw4MzFzR2FhRG10ZGp0MHFXMD0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&v=MjMxMTdZUjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSTE9mWmVkcEZ5emdWYnpCSVRuUlpMRzRIdGpNcTQ5RmI=.