由下昂考察7-12世纪中日建筑的结构系统
edition published: 2024-03-12-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

重敦 清水, Zhongdun Qingshui, 由下昂考察7-12世纪中日建筑的结构系统, 由下昂考察7-12世紀中日建築的結構系統, You xia ang kao cha 7-12 shi ji zhong ri jian zhu de jie gou xi tong, You xiaang kaocha 7-12 shiji zhongri jianzh de jiegou xitong, https://architecturasinica.org/bibl/P3LTNMW9, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/P3LTNMW9, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/P3LTNMW9, 建筑学报, 建築學報, Jian zhu xue bao, Jianzhu xuebao, 2017, 49-51, 通过比较7-12世纪中日建筑中的下昂,指出日本的下昂深达内柱,与草架结构相联系,而佛光寺东大殿以来的中国建筑中的下昂则停留在檐柱和内柱之间的这一差异。笔者认为,日本的下昂可以看作是更古式的中国下昂,其功能不仅在于承托屋檐,更有加固草架结构之功用。并更提示了将斗栱放入整体结构系统中考察的可能性,希望借此开拓东亚建筑结构变迁与发展的新视野。

清水重敦. “由下昂考察7-12世纪中日建筑的结构系统.” Translated by 武潇潇. 建筑学报, no. 06 (2017): 49–51.

[...]

清水重敦, 由下昂考察7-12世纪中日建筑的结构系统, trans. 武潇潇, 建筑学报, no. 06 (2017): 49–51.