从西安兴教寺玄奘塔看唐时普拍方的运用兼论其起源
edition published: 2024-03-12-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

鸿鹭 雷, 源 林, Honglu Lei, Yuan Lin, 从西安兴教寺玄奘塔看唐时普拍方的运用兼论其起源, 從西安興教寺玄奘塔看唐時普拍方的運用兼論其起源, Cong Xi an Xing jiao si Xuan zang ta kan tang shi pu pai fang de yun yong jian lun qi qi yuan, Cong Xi'an Xingjiaosi Xuanzangta kan tangshi pupaifang de yunyong jianlun qi qiyuan, https://architecturasinica.org/bibl/SDUCWPFY, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/SDUCWPFY, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/SDUCWPFY, 建筑与文化, 2018, 233-234, 普拍方是置于柱头之上联系柱子和铺作层的横向构件,在辽、金、明、清时期建筑中广泛使用。最早使用普拍方的建筑实例为初建于唐高宗总章二年（669年）,重建于唐文宗太和二年（828年）的西安兴教寺玄奘塔,因而普拍方的出现年代可上溯至唐。就现存唐至五代实例和壁画来看,普拍方的应用并不广泛。因而文章从玄奘塔本身及南北朝时期的建筑形象来追溯普拍方的源头,认为南北朝时期常见的横楣分化出普拍方和阑额两种形式,也正因为两者在功能上部分重叠且柱间阑额于唐时成为主流,致使普拍方于时寥寥。

雷鸿鹭, and 林源. “从西安兴教寺玄奘塔看唐时普拍方的运用兼论其起源.” 建筑与文化, no. 10 (2018): 233–34.

[...]

雷鸿鹭 and 林源, 从西安兴教寺玄奘塔看唐时普拍方的运用兼论其起源, 建筑与文化, no. 10 (2018): 233–34.