上海的塔(二)
edition published: 2024-03-12-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

玉峰 谭, Tan, 上海的塔(二), 上海的塔(二), Shanghai de ta (er), Shanghai de ta (er), https://architecturasinica.org/bibl/WUDDY8ZF, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/WUDDY8ZF, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/WUDDY8ZF, 上海文博论丛, 上海文博論叢, Shanghai wen bo lun cong, Shanghai wenbo luncong, 2, 2002, 90-91, 兴圣教寺塔兴圣教寺塔又称松江方塔,位于松江区松江镇中山东路方塔园内。兴圣教寺塔始建于北宋熙宁、元祐年间（1068-1093）。该塔为楼阁式砖木结构,平面呈方形,共有九级,总高42.56米,砖身各层均有木结构腰檐、平座和栏杆。据历史记载,该塔在元、明、清三代时,均有程度不同

谭玉峰. “上海的塔(二).” 上海文博论丛 2 (2002): 90–91.

[...]

谭玉峰, 上海的塔(二), 上海文博论丛 2 (2002): 90–91.