试论普拍方的起源
edition published: 2024-06-06-04:00
availability: Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

毅捷 张, 寅 李, 效 韩, Yijie Zhang, Yin Li, Xiao Han, 试论普拍方的起源, 試論普拍方的起源, Shi lun pu pai fang de qi yuan, Shilun pupaifang de qiyuan, https://architecturasinica.org/bibl/YM5ISNCY, https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/YM5ISNCY, https://www.zotero.org/groups/2267085/items/YM5ISNCY, 华中建筑, 36, 2018, 118-120, 目前比较普遍的观点认为普拍方是因补间铺作的存在而存在的构件,该文结合中国和日本的古建筑实例,以及《营造法式》中的相关记载,认为普拍方可能起源自皿板,是建筑技术进步的结果。进一步的研究显示,普拍方最先出现在早期的多层木结构建筑的平坐中,促其产生的原因应当是工匠们希望上层木结构有一个更加平稳的基座——平坐。这样做既延续和强调了皿板找平的结构功能,而普拍方在施工上又远比皿板简单明了,同时普拍方的出现也有利于构造体的刚度、强度、构造和稳定。

张毅捷, 李寅, and 韩效. “试论普拍方的起源.” 华中建筑 36, no. 05 (2018): 118–20. https://doi.org/10.13942/j.cnki.hzjz.2018.05.027.

[...]

张毅捷, 李寅, and 韩效, 试论普拍方的起源, 华中建筑 36, no. 05 (2018): 118–20, https://doi.org/10.13942/j.cnki.hzjz.2018.05.027.